<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%% 
%%  Ein Beispiel der DANTE-Edition
%%  
%%  7. Auflage
%% 
%%  Beispiel 23-03-52 auf Seite 493.
%% 
%%  Copyright (C) 2016 Herbert Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 
%% 
%% ==== 
% Show page(s) 1
%% 
%% 
\documentclass[]{exaarticle}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{352.81416pt}
\setlength\parindent{0pt}
%StartShownPreambleCommands
\usepackage{pst-circ}
%StopShownPreambleCommands
\begin{document}
\begin{pspicture}(-2,-0.5)(2,2)
\pnode(-2,0){A} \pnode(2,0){B}
\resistor[labeloffset=0,intensity,intensitycolor=red,intensitylabel=$i_1$,
 intensitylabelcolor=red,intensitylabeloffset=0.3,intensitywidth=2pt,
 tension,tensioncolor=green,tensionoffset=-0.5,tensionlabel=$u_2$,
 tensionlabelcolor=green,tensionlabeloffset=-0.75,tensionwidth=1pt](A)(B){$R$}
\capacitor[labeloffset=-0.75, parallel,parallelnode,parallelsep=0.2,
 parallelarm=1.5,intensity,intensitycolor=red,intensitylabel=$i_2$,
 intensitylabelcolor=red,intensitylabeloffset=0.3,intensitywidth=2\pslinewidth,
 tension,tensioncolor=green,tensionoffset=0.75,tensionlabel=$u_2$,
 tensionlabelcolor=green,tensionlabeloffset=1,
 tensionwidth=\pslinewidth](A)(B){$C$}
\end{pspicture}
\end{document}
</pre></body></html>